Al Prof. N. PAVER

Coordinatore del Collegio

Dottorato di Ricerca

OGGETTO : Tesi di Dottorato del Dott. Luigi Rigon

La te si e´ ben des critta e s i appre zza s ia la chiarezza de lla trattazione e sia la cura nella organizza zione degli argomen ti che la re ndono di facile compre nsione.

L´a rgomento della tes i e´ di gra nde intere ss e e a ttua lita´ e il Dott. Rigon ha ben individuato e s ottolineato le pros pettive .

Pas siamo ora a d ana lizzare le fas i del lavoro in maggiore dettaglio.

Dopo un´ampia intro duzione a i metodi di fas e e a ll´imaging di fas e c on cristallo ana lizzatore, vie ne introdotta la tema tic a c entra le della tes i e cioe´ il progetto PHASY pres so la linea di luce di s incrotrone ( ELETTRA di Tries te ).

Gli as petti s perimentali e di de tta glio d el s et - up s ono ben spiegati e dimostrano c he il Dott.Rigon ha attivamente la vorato al progetto ne lle varie fa si dell´es ec uzione . Con molta chiare zza e ´desc rit - to il Phase Analyzer Sys te m di Brookhaven dove egli ,durante il s uo pe riodo di dottorato , ha l avora to a ll´e spe rime nto s ia nella fas e di pres a dati che di analis i.

A Brookhave n e ra in us o per l´ana lis i delle imma gini la te rza rifle ss ione armonica ([333] in luogo della prima [111]),c he e´ s tata poi introdotta in PHASY. Si deduce c he il Dottorando ha compres o a fondo la procedura s perimenta le seguita a Brookhaven e ha s aputo con abilita´ e compe tenza integrarla in PHASY.

Segue poi la dis cuss ione s ui rivela tori ( CCD e Plate Rea der ) e della loro c aratterizza zione .

L´a nalisi dei dati viene pre ce duta da una introduzione s u c ontras to e figura di me rito, para metri c he s ono us ati per l´imaging di un fantoccio a fili e di un fantoccio ma mmogra fico (ACR) .

Ques ti dati s ono s tati ra ccolti sia a Brookhave n c he a Tries te e viene posto in evidenza il guad agno s ulla figura di merito nel pas sare dalla prima rifles sione [111] a lla te rza [333] e infine alla qua rta

[444] c on dos i inferiori.

L´a nalisi cons is te nel confrontare i livelli di grigio in prese nza dello s tes s o fantoccio per metodi diffe renti di rile v azione. Viene posto molto bene in e videnza e nel giusto rilievo lo s copo di questa ric erca e la potenzialita ´ del metodo, per es empio per lo scre ening ma mmogra fico .

La parte sperimentale e di analisi continua con l´es tens ione della tec nica di ima ging alle proble ma - tiche dei mezzi di contra sto e con lo s tudio sugli agenti di contras to a microbolle, usa ti con il cri - s tallo a nalizza tore : que ste mis ure innovative risultano molto interes s anti ,in quanto evidenziano un forte c ontras to .

Infine ,ne ll´ultimo ca pitolo, viene des critto la modific a dell´a lgoritmo DEI (diffra ction enha nced imaging) che e´ normalmente us ato per studiare l´imaging di oggetti grandi ris petto a lle dimensioni dei pixe l de l rivelatore. Nel ca so delle microbolle, ogge tti di picc ole dime n s ioni ana loghe ai pixe l, l´a lgoritmo DEI non e ´ piu´ applicabile e si e´ res a ne ces sa ria una modific a concettuale, impleme n - ta ta dal Dottorando .Il nuovo algoritmo ris ulta di note vole intere ss e in quanto ha da to risultati molto s oddis face nti e sa ra´ ulte riorme nte inves tigato.

Concludo affe rmando che la tes i e´ comple ta , be n documenta ta e dimostra l´impe gno, la capa cita´ s perimentale e di ana lis i, nonche ´ la maturita´ del Dott.Rigon.

In fe de

M aria I ta la Fe rrero

Torino 19 - 11 - 2001